en	Grid settings
fr	Paramètres de la grille

en	Rows
fr	Lignes

en	Enter the number of rows
fr	Indiquez le nombre de lignes

en	Row class
fr	Classe de la ligne

en	Select the row class
fr	Sélectionner la classe de la ligne

en	Row

en	Container

en	Mode

en	Select the grid mode
fr	Sélectionner le mode de la grille

en	Custom
fr	Personnalisé

en	Automatic
fr	Automatique

en	Columns
fr	Colonnes

en	Enter the number of columns
fr	Indiquez le nombre de colonnes

en	Gap
fr	Espace

en	Enter the gap between elements
fr	Indiquez l'espace inter-éléménts

en	Items
fr	Éléments

en	Add - if you want - settings to each item in the grid
fr	Indiquez - si souhaité - des paramètres à chaque élément de la grille